CosΘ StdM

α_w=Α2

0

0.5

1

1.5

2

-1 -0.5 0 0.5 1 pb

CosΘ_1^* StdM 0 0.25 0.5 0.75 1 1.25

-1 -0.5 0 0.5 1 pb

ϕ_1^* StdM 0 0.25 0.5 0.75 1 1.25

-2 0 2 pb

CosΘ_2^* StdM 0 0.25 0.5 0.75 1 1.25

-1 -0.5 0 0.5 1 pb

ϕ_2^* StdM 0 0.25 0.5 0.75 1 1.25

-2 0 2 pb

F2 StdM

α_w=Α2

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6

-1 -0.5 0 0.5 1

F3 StdM

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6

-1 -0.5 0 0.5 1

F4 StdM 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

-1 -0.5 0 0.5 1

F5 StdM

-0.25

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

-1 -0.5 0 0.5 1

F6 StdM

α_w=Α2

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

-1 -0.5 0 0.5 1

F7 StdM

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

-1 -0.5 0 0.5 1

F8 StdM

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

-1 -0.5 0 0.5 1

F9 StdM

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

-1 -0.5 0 0.5 1