SLAVE

SLAVE

SLAVE

FANOUT

DRIVER

C P U

DRIVER

FANOUT

GFLT

C+C LV power

C P U

SIMULATOR

MASTER

ADC 9U VME crates

2 x 4 pairs 16 x 4 pairs (LVDS)

4 x 17 pairs (ECL) 3 x 17 pairs (ECL)

CONTROLcard CONTROLcard

CONTROLcard

CLOCK card CLOCK card CLOCK card

Patch Boxes

4 x 15 pairs 4 x 10 pairs

3 x 10 pairs 3 x 15 pairs

3 x CMOS 2 pairs x LVDS

x 206

HELIX module

15 channels/driver maps to 20 channels /card A B C D

(LVDS) (LVDS)

(LVDS)

ZEUS MVD CLOCK AND CONTROL SYSTEM^{JBL/TJF}_{7.4.2000}

x 16

Helix Interface 6U VME crate 6

8 +5V -5V +2.1V -1.2V

-5V +2.1V -1.2V