KITTING LIST for: PC3124M OM Job No:

April 14, 1999 Page 1 of 3

Engineer Designer PC Issue Circuit Issue Qty Cost Centre

Checked & Approved (Signed & dated) M.POSTRANECKY D.J.BECKETT 2 B

Comp Ref Manufacturer & Part No or Supplier's Name & Part No

Part Description

Board Qty Kit Qty Kit Kit Kit Kit Not Issued

Check Comments

C1-4 C8 C12 C14 C15
C17-19 C22-32 C35-
40 C44-50 C52-60

                     AVX-KYOCERA
                     CM21X7R104K25VAT

                                                   100NF SMD CAPACITOR, 0805 44 -

C5-7 C11 C13 C20
C21

                     AVX-KYOCERA TAJB475K016R 4.7UF SMD 16V CAPACITOR, CASE SIZE B 7 -

C9 PANASONIC ECHU1H101GB5 100PF SMD CAPACITOR, 0805 1 -
C10 AVX-KYOCERA 08055C473KAT00J 47NF SMD CAPACITOR, 0805 1 -
C16 AVX-KYOCERA TAJD476K016R 47UF SMD 16V CAPACITOR, CASE SIZE D 1 -
C33 FARNELL 912-967 1000UF 16V AXIAL ELECTROLYTIC 1 -
C34 AVX-KYOCERA
                     CM21X7R474K16VAT

                                                   470NF SMD CAPACITOR, 0805 1 -

C41 C43 AVX-KYOCERA
                     CM21X7R334K16VAT

                                                   330NF SMD CAPACITOR, 0805 2 -

C42 FARNELL 237-012 56PF, 100V LOW-K CAPACITOR, 680 SERIES 1 -
C51 FARNELL 920-460 470UF 16V ELECTROLYTIC 1 -
D1 FARNELL 368-106 1N4148PS, SMALL SIGNAL DIODE 1 -
DS1 DS3 SCHROFF 69004-290 BI-LEVEL LOW CURRENT RED/YELLOW 3.2MM LED 2 -
DS2 SCHROFF 69004-286 BI-LEVEL LOW CURRENT RED/RED 3.2MM LED 1 -
DS4 SCHROFF 69004-287 BI-LEVEL LOW CURRENT GREEN/GREEN 3.2MM LED 1 -
FS1 FARNELL 752-710 15A WIRE ENDED FUSE 1 -
FS2 FARNELL 529-308 10A WIRE ENDED FUSE 1 -
J1 J2 RAL STORES 61/00820 96WAY RT-ANG VERO PLUG 905-72178F 2 -
J3-10 LEMO EPC.00.250.DTM LEMO RT-ANGLE SOCKET SIZE 00, PCB MOUNT 8 -
J11 LEMO EPG.302.HLN LEMO SOCKET, 2 FEMALE PCB MOUNT 1 -
J12-15 3M 3793-5302 10WAY RT-ANG IDC HEADER, CLASS II 4 -
J16 3M 2510-6002 10WAY VERTICAL IDC HEADER, CLASS II 1 -
JAUX ERNI(STUC3) 30-M-ABC 30WAY RT-ANG PCB PLUG 1 -
LK1-3 COMATEL 3000500 2 PIN 0.6 INCH PITCH JUMPER 3 -
PL1-7 HARWIN M20-999 02 05 HARWIN STRAIGHT 2 PIN HEADER 7 -
Q1-5 FARNELL 358-010 GENERAL PURPOSE SWITCHING NPN TRANSISTOR 5 -
Q6-8 FARNELL 358-848 HIGH SPEED SWITCHING PNP TRANSISTOR 3 -
R1 R2 R11 R12 R15
R16

                     FARNELL 613-290 47K SMD RESISTOR, 0.1W, 0805 6 -

R3-8 R22 R23 R32-34
R40-42 R44-46 R54-
61

                     FARNELL 613-058 470R SMD RESISTOR, 0.1W, 0805 25 -