Cos θ_l^-

Arb.

Cos θ_l^+

Arb.

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

0.18 0.2

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

0.18

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1