energyDeposited

Entries 10000 Mean 12.51 RMS 0.2219 / ndf

2χ 105.2 / 17 Constant 36.2±

2865 Mean 0.00±

12.52 Sigma 0.0013 ± 0.1696

Energy, MeV

10 11 12 13 14 15

Number of events

0

500

1000

1500

2000

2500 ±

Energy Deposited in Scintillator stoppingDistance_{Entries 10000}

Mean 6.118 RMS 0.1571 / ndf

2χ 214 / 27 Constant 26.2±

2049 Mean 0.001±

6.136 Sigma 0.00071 ± 0.09314

Distance, mm

5 6 7

Number of events

0 200 400 600 800 1000

1200

1400

1600

1800

2000 stoppingDistance

Entries 10000

±

28 MeV Proton Stopping Distance