ZEUS

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}

ZEUS NLO-QCD Fit (Prel.) 2001 tot. error stat.error

Q^2=10 GeV^2 xu_v

xd_v xg(x 0.05)

xS(x 0.05)

X xq_i