0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1 10 10^2 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

10-3 10-2 10-1 1 10 102

ZEUS

Q^2 (GeV^2) σ(x_γ^{obs} Λ 0.75) / σ(x_γ^{obs} Γ 0.75)

ZEUS (Prel.) 1996-2000 (104pb^{-1}) SaS1D (HERWIG) SaS1D (HERWIG) - No Suppression