ZEUS 1996-97

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

-0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 η^γ dσ/dη^γ(pb)

ZEUS KωZ(GRV) LG(GRV) KωZ(GS) LG(GS)