ZEUS 95 D^*→(Kπ)π_s Preliminary

x_γ

1/N(dN/dx_γ)

data: KT Algorithm

HERWIG Direct HERWIG Resolved

HERWIG Direct+Resolved

x_γ

1/N(dN/dx_γ)

data: Cone Algorithm (EUCELL)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1