Q^2=5500 (GeV^2)

ZEUS 94-96 MRS(A) MRS(H) CTEQ4D GRV94

x d^2σ/dxdQ^2 (pb/GeV^2)

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

1

10^{-2} 10^{-1} 1