ZEUS 1995

0 0.1 0.2 0.3 0.4

10^{-5} 10^{-2}

F_2

Q^2 = 0.11 GeV^2

0 0.1 0.2 0.3 0.4

10^{-5} 10^{-2}

Q^2 = 0.15 GeV^2

0 0.1 0.2 0.3 0.4

10^{-5} 10^{-2}

Q^2 = 0.20 GeV^2

0 0.1 0.2 0.3 0.4

10^{-5} 10^{-2}

Q^2 = 0.25 GeV^2

0 0.2 0.4 0.6

10^{-5} 10^{-2}

F_2

Q^2 = 0.30 GeV^2 0 0.2 0.4 0.6

10^{-5} 10^{-2}

Q^2 = 0.40 GeV^2 0 0.2 0.4 0.6

10^{-5} 10^{-2}

Q^2 = 0.50 GeV^2 0 0.2 0.4 0.6

10^{-5} 10^{-2}

Q^2 = 0.65 GeV^2

0 0.25 0.5 0.75 1

10^{-5} 10^{-2}

F_2

Q^2 = 0.92 GeV^2 0 0.25 0.5 0.75 1

10^{-5} 10^{-2}

Q^2 = 1.34 GeV^2 0 0.25 0.5 0.75 1

10^{-5} 10^{-2}

Q^2 = 1.90 GeV^2 0 0.25 0.5 0.75 1

10^{-5} 10^{-2}

Q^2 = 2.60 GeV^2

0 0.5 1

10^{-5} 10^{-2} x

F_2

Q^2 = 3.50 GeV^2 0 0.5 1

10^{-5} 10^{-2} x Q^2 = 4.65 GeV^2 0 0.5 1

10^{-5} 10^{-2} x Q^2 = 6.10 GeV^2

ZEUS BPC 1995 ZEUS SVTX 95 Prel.

E665

ZEUS 1994

H1 SVTX 1995 DL CKMT

GRV(94) ABY BK