POT 20 10× Near Detector Data/MC Comparion for 1.26

(After Data Quality Cut, MC scaled to Data POT)

Data Mean 74.48 RMS 78.45

Event Length in Planes

0 50 100 150 200 250

Number of Events

0 2000

4000

6000

8000 310 ×_{Data}

MC Mean 68.51 RMS 74.81

Event Length in Planes

0 50 100 150 200 250

Data/MC Ratio

0.6 0.8 1 1.2 1.4

/ndf = 145.29 / 34 2χ Data

Tuned MC