POT 20 10× Near Detector Data/MC Comparion for 1.26

(After Preselection Cuts, MC scaled to Data POT)

data_old_pid1_clone1

Mean 83.75 RMS 72.02

Event Length (planes)

0 50 100 150 200 250

Number of Events

0 100 200 300 310 × DATA

MC Mean 82.09 RMS 71.56

data_old_pid2_clone1

Mean 0.6164 RMS 0.2622

Fraction of Event PH in Track

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Number of Events

0 100 200 300 400 310 × DATA

MC Mean 0.6099 RMS 0.2561

data_old_pid3_clone1

Mean 891.1 RMS 359.8

Track PH Per Plane (ADC Counts)

0 500 1000 1500 2000 2500

Number of Events

0 100 200 300 400 500 310 × DATA

MC Mean 882.7 RMS 344.8

data_old_pid4_clone1

Mean 0.3391 RMS 0.4578

PID Parameter

-1 -0.5 0 0.5 1 1.5

Number of Events

0 50 100 150 200 250 310 × DATA

MC Mean 0.3381 RMS 0.4554

Data Beam Tuned MC