POT 20 10× Far Detector Data/MC Comparion for 2.54

(After Data Quality Cut, MC scaled to Data POT)

Data Mean 3010 RMS 2216

Shower PH per Plane in ADC counts

0 2000 4000 6000 8000

Number of Events

50 100 150 MC Mean 3539 RMS 2022

Shower PH per Plane in ADC counts

0 2000 4000 6000 8000

Data/MC Ratio

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

/ndf = 109.99 / 11 2χ Data

Tuned MC