POT 20 10× Far Detector Data/MC Comparion for 2.54

(After FailQPPID Cut, MC scaled to Data POT)

Data Mean 99.81 RMS 67.32

Track Length in Planes

0 50 100 150 200 250

Number of Events

0 2 4 6 8^{Data}_{Mean 99.81} MC Mean 95.78 RMS 68.9

Track Length in Planes

0 50 100 150 200 250

Data/MC Ratio

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

/ndf = 18.54 / 8 2χ Data

Tuned MC