POT 20 10× Far Detector Data/MC Comparion for 2.54

(After Preselection Cut, MC scaled to Data POT)

Data Mean 9.819 RMS 7.114

Reconstructed Neutrino Energy in GeV

0 10 20 30

Number of Events

0 5 10 15 20 25 MC Mean 9.742 RMS 7.203

Reconstructed Neutrino Energy in GeV

0 10 20 30

Data/MC Ratio

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

/ndf = 48.81 / 60 2χ Data

Tuned MC