POT 20 10× Near Detector Data/MC Comparion for 1.26

(After Data Quality Cut, MC scaled to Data POT)

Data Mean 4.049 RMS 5.266

Reconstructed Muon Energy in GeV

0 10 20 30

Number of Events

0 2000

4000

6000

8000

10000 310 ×_{Data}

MC Mean 3.866 RMS 5.228

Reconstructed Muon Energy in GeV

0 10 20 30

Data/MC Ratio

0.6 0.8 1 1.2 1.4

/ndf = 174.88 / 60 2χ Data

Tuned MC