green0_adc_pfx Entries 3527276 Mean 1.613 RMS 0.3853 Underflow 0 Overflow 0 Integral 406.8

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 green0_adc green1_adc_pfx

Entries 3785650 Mean 1.599 RMS 0.382 Underflow 0 Overflow 0.05 Integral 433.3

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 green1_adc_pfx

green1_adc

clear0_adc_pfx

Entries 3527276 Mean 1.613 RMS 0.3853 Underflow 0 Overflow 0 Integral 527.7

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 clear0_adc clear1_adc_pfx

Entries 3785650 Mean 1.601 RMS 0.3825 Underflow 0 Overflow 0.05 Integral 532.2

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 clear1_adc_pfx clear1_adc