Time

16 18 20 22 00 02 04 06 08

%

-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1

Percentage shift in MIP values (from Means) vs Time

Time

16 18 20 22 00 02 04 06 08

%

-1

-0.5

0

0.5

1 Percentage shift per step in MIP values (from Means) vs Time

Time

16 18 20 22 00 02 04 06 08

%

-1.2 -1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 Percentage shift in MIP values (from Fitted Peaks) vs Time

Time

16 18 20 22 00 02 04 06 08

%

-1

-0.5

0

0.5

1

Percentage shift per step in MIP values (from Fitted Peaks) vs Time