0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0 2 4 6 8 10 12 14 16 htemp Nent = 400 Mean = 0.0783 RMS = 0.02386

fraction {plane<14}

0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0 2 4 6 8 10 12 14 htemp Nent = 360 Mean = 0.05979 RMS = 0.01826 fraction {plane>13}

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

0.18 fraction:plane