0 10 20 30 40 50 0 50 100 150 200 250

true_nu_energyhist

Entries 16114

Mean 11.67

RMS 10.22

Underflow 0

Overflow 0

Integral 1.574e+04

True Neutrino Energy_{true_nu_energyhist}

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0 10 20 30 40 50 60 reco_energyhist

Entries 16114

Mean 6.229

RMS 3.656

Underflow 0

Overflow 0

Integral 1.611e+04

reco_energyhist_{reco_energyhist}

-3 -2 -1 0 1 2 0 20 40 60 80 100

energydiff

Entries 16114

Mean -0.3635

RMS 0.7626

Underflow 105

Overflow 0

Integral 1.57e+04

(true-reco)/true energydiff

0 10 20 30 40 50

0 5 10 15 20 25 30 35 0 5 10 15 20 25

reco_v_true Entries 16114 Mean x 7.218 Mean y 6.163 RMS x 7.282 RMS y 3.585 0 0 0 0 15900 3 0 0 0 Integral 1.59e+04

Reco momentum versus True momentum^{reco_v_trueEntries 16114}Mean x 7.218_{Mean y 6.163RMS x 7.282RMS y 3.585 0 0 0}

0 2 4 6 8 10 12 14 16

0 5 10 15 20 25 30 35 40 -10 -8 -6 -4 -2 0

diff_v_energy Entries 16114 Mean x 7.432 Mean y -0.4755 RMS x 7.651 RMS y 1.068 0 0 0 0 15872 1 0 105 0 Integral 1.587e+04

Energy Diff Versus True Energy^{diff_v_energyEntries 16114Mean x 7.432}Mean y -0.4755RMS x 7.651_{RMS y 1.068 0 0 0 0 15872 1 0 105 0Integral 1.587e+04}

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 100 200 300 400 500 -10 -8 -6 -4 -2 0

diff_v_numpln Entries 16114 Mean x 109.1 Mean y -0.4646 RMS x 95.67 RMS y 1.07 0 0 0 0 16009 0 0 105 0 Integral 1.601e+04

Energy Diff Versus Number of hit planes^{diff_v_numplnEntries 16114Mean x 109.1}Mean y -0.4646_{RMS x 95.67RMS y 1.07 0 0 0 0 16009 0}