0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 -3 x10 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

xx_stat

Nent = 20

Mean = 0.0001455

RMS = 1.322e-05

xx_stat_{xx_stat}