htemp

Entries 1.476524e+07 Mean 1.619 RMS 0.3971 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1.15e+04

0 1 2 3 4 5 6 0 50 100 150 200 250 300 350 StraightTrackedHitInfo.fcharge_ksiglin/(0.5*((1./StraightTrackedHitInfo.fdzds)-1.)+1.):1./StraightTrackedHitInfo.fdzds