-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 0 20 40 60 80 100 120 140

Jet Pt vs eta AveJetPtvsEta

Entries 7566 Mean -0.0304 Mean y 55.42 RMS 2.319 RMS y 113.7 Underflow 0 Overflow 0

Jet Pt vs eta