-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Jet Pt vs eta AveJetPtvsEta

Entries 2420 Mean 0.03687 Mean y 56.43 RMS 2.347 RMS y 113.3 Underflow 0 Overflow 0

Jet Pt vs eta