T )/p_T

(Delta P

-0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 -0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

1

10

210

310 Electron pT resolution Electron_pT_Res

Entries 1997 Mean 0.001368 RMS 0.02991

Electron_pT_Res Entries 1931 Mean 0.001683 RMS 0.03079

14.0.0.Y AtlasPoint1 12.0.6.5

Electron pT resolution