greenadc Mean 6789.41 RMS 1834.37

ADC 0 10000 20000 30000 0

200

400 clearadc Mean 8463.17 RMS 2269.66

Events / 200 ADC

Uncalibrated Response

greenmeu Mean 12.42 RMS 3.25

MEU 0 10 20 30 40 50 0

200

400

600 clearmeu Mean 12.34 RMS 3.19

Calibrated Response

Events / 0.5 MEU