0 20 40

0.00

0.05

0.10

0.15_{Mean 7.4146}

RMS 2.6601 Mean 7.7614 RMS 2.6449 Mean 7.0294 RMS 2.6116

0.6 GeV/c

0 10 20 30

0.00

0.05

0.10

0.15

0.6 GeV/c

0 20 40

0.00

0.05

0.10

Mean 9.6061 RMS 3.6149 Mean 9.8412 RMS 3.4652 Mean 9.0201 RMS 3.6198

1.0 GeV/c

0 10 20 30

0.00

0.05

0.10

0.15

1.0 GeV/c

0 20 40

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

Mean 14.5938 RMS 5.8931 Mean 14.6559 RMS 5.5343 Mean 13.4456 RMS 5.3314

2.0 GeV/c

0 10 20 30

0.00

0.05

0.10

2.0 GeV/c

0 20 40

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

Mean 18.3266 RMS 7.1427 Mean 17.6787 RMS 6.2630 Mean 16.5428 RMS 6.2573

3.0 GeV/c

0 10 20 30

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

3.0 GeV/c

# Planes Hit Shower Profile