0 20 40

0.00

0.05

0.10

0.15 Mean 6.9767

RMS 2.5990 Mean 7.3351 RMS 2.5221 Mean 6.6322 RMS 2.6096

0.6 GeV/c

0 10 20 30

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20 0.6 GeV/c

0 20 40

0.00

0.05

0.10

Mean 9.3291 RMS 3.6829 Mean 9.5019 RMS 3.5273 Mean 8.9280 RMS 3.7370

1.0 GeV/c

0 10 20 30

0.00

0.05

0.10

0.15

1.0 GeV/c

0 20 40

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

Mean 14.4217 RMS 6.0327 Mean 14.4409 RMS 5.5626 Mean 13.2578 RMS 5.6964

2.0 GeV/c

0 10 20 30

0.00

0.05

0.10

2.0 GeV/c

0 20 40

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08^{Mean 17.7345}

RMS 7.2811 Mean 17.4866 RMS 6.4273 Mean 16.7410 RMS 6.3393

3.0 GeV/c

0 10 20 30

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

3.0 GeV/c

# Planes Hit Shower Profile