Beam Momentum (GeV/c)

1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8

TOF TDC Difference (35 ps ticks)

10^2

TOF TDC Difference: T11

/ p separation πσ3

Calculated for 12m paddle distance

Measured in T11