CLOCK

COMMAND

Oxford C & C

CLOCK

COMMAND

BUSY

MuSTARD

C & C FANOUT 1 C & C MASTER MODULE

CONTROL LOGIC

C & C FANOUT 2

C & C FANOUT 3

C & C FANOUT 4

STAND ALONE CLOCK & LOGIC

VME INTER - FACE

BUSY

CLOCK

COMMAND

CLOCK

TRIGGER

SOFT RESET

BC RESET

CALIBRATION PULSE

BUSY

HOST

ATLAS - SCT SYSTEM & BEAM TEST 0

C & C MASTER MODULE AND C & C FANOUT CARDS

MP - UCL 19 Mar. 1998