PARTS LIST for: PC3124M OM Job No:

July 24, 1998 Page 9 of 9

U51 5.60 5.00 PHILIPS N74F541N OCTAL BUFFERS, 3-STATE OUTPUTS

U52 5.60 4.00 TI SN74F38N QUAD 2 INPUT NAND BUFFER

Ref Des

*=Underside

Comp Posn (Origin) X Y Manufacturer & Part No or Supplier's Name & Part No

Part Description

PARTS LIST for: PC3124M OM Job No:

July 24, 1998 Page 8 of 9

U20 2.23 1.27 MOTOROLA MC10H124P QUAD TTL TO ECL TRANSLATOR
U21 2.50 8.18 DATA DELAY DEVICES PDU-16F-.5 6 BIT PROGRAMMABLE DELAY UNIT, TTL 0.5NS STEPS
U22 3.05 6.80 PHILIPS N74F541N OCTAL BUFFERS, 3-STATE OUTPUTS
U23 3.05 5.80 TI SN74F74N DUAL D-TYPE POSITIVE-EDGE TRIGGER FLIP-FLOPS
U24 2.90 5.22 DATA DELAY DEVICES PDU-16F-.5 6 BIT PROGRAMMABLE DELAY UNIT, TTL 0.5NS STEPS
U25 3.05 3.45 TI SN74LS541N OCTAL BUFFERS WITH 3 STATE OUTPUTS
U26 3.33 8.90 DATA DELAY DEVICES PDU-16F-.5 6 BIT PROGRAMMABLE DELAY UNIT, TTL 0.5NS STEPS
U27 3.48 7.25 NSC 74F32PC QUAD 2-INPUT OR GATE
U28 3.33 6.65 DATA DELAY DEVICES PDU-16F-.5 6 BIT PROGRAMMABLE DELAY UNIT, TTL 0.5NS STEPS
U29 3.33 5.33 DATA DELAY DEVICES PDU-16F-.5 6 BIT PROGRAMMABLE DELAY UNIT, TTL 0.5NS STEPS
U30 3.42 0.98 AMD M5-512/120-7HC HIGH DENSITY PLD
U31 3.67 3.60 NEWPORT 50A10500 ACTIVE BUFFERED 10-TAP, 5NS STEP DELAY LINE
U32 3.90 6.15 NSC 74F573PC OCTAL D-TYPE LATCH, 3 STATE OUTPUTS
U33 3.90 5.00 NSC 74F573PC OCTAL D-TYPE LATCH, 3 STATE OUTPUTS
U34 4.33 8.35 TI SN74ALS996NT 8-BIT D-TYPE EDGE TRIGGERED READ BACK LATCHES
U35 4.33 7.00 TI SN74ALS996NT 8-BIT D-TYPE EDGE TRIGGERED READ BACK LATCHES
U36 4.33 5.65 TI SN74ALS996NT 8-BIT D-TYPE EDGE TRIGGERED READ BACK LATCHES
U37 4.33 4.30 TI SN74ALS996NT 8-BIT D-TYPE EDGE TRIGGERED READ BACK LATCHES
U38 4.50 2.18 AMD M5-256-68-7YC HIGH DENSITY PLD
U39 4.75 8.35 TI SN74ALS996NT 8-BIT D-TYPE EDGE TRIGGERED READ BACK LATCHES
U40 4.75 7.00 TI SN74ALS996NT 8-BIT D-TYPE EDGE TRIGGERED READ BACK LATCHES
U41 4.75 5.65 TI SN74ALS996NT 8-BIT D-TYPE EDGE TRIGGERED READ BACK LATCHES
U42 4.75 4.30 TI SN74ALS996NT 8-BIT D-TYPE EDGE TRIGGERED READ BACK LATCHES
U43 4.80 0.83 AMD M5-256-68-7YC HIGH DENSITY PLD
U44 5.17 8.35 NSC 74F543PC OCTAL REGISTERED TRANSCEIVER
U45 5.17 7.00 TI SN74ALS996NT 8-BIT D-TYPE EDGE TRIGGERED READ BACK LATCHES
U46 5.17 5.65 NSC 74F543PC OCTAL REGISTERED TRANSCEIVER
U47 5.17 4.40 PHILIPS N74F540N OCTAL INVERTERS, 3-STATE OUTPUTS
U48 5.60 8.45 PHILIPS N74F541N OCTAL BUFFERS, 3-STATE OUTPUTS
U49 5.60 7.30 PHILIPS N74F541N OCTAL BUFFERS, 3-STATE OUTPUTS
U50 5.60 6.15 PHILIPS N74F541N OCTAL BUFFERS, 3-STATE OUTPUTS

Ref Des

*=Underside

Comp Posn (Origin) X Y Manufacturer & Part No or Supplier's Name & Part No

Part Description

PARTS LIST for: PC3124M OM Job No:

July 24, 1998 Page 7 of 9

RN3 2.50 1.68 FARNELL 148-980 470R, 8-COMMONED RESISTORS, 200MW
RN4 5.08 2.58 FARNELL 148-981 1K, 8-COMMONED RESISTORS, 200MW
RV1 1.55 8.60 FARNELL 347-747 5K0, 3266X VARIABLE RESISTOR, 0.25W
SW1 0.33 7.53 RS 664-389 SPST RIGHT-ANGLE MOMENTARY SWITCH
SW2 0.33 7.25 RS 664-389 SPST RIGHT-ANGLE MOMENTARY SWITCH
SW3 2.65 8.60 OMRON A6D6100 6WAY DIL SWITCH
SW4 2.65 6.55 OMRON A6D6100 6WAY DIL SWITCH
SW5 2.65 5.80 OMRON A6D6100 6WAY DIL SWITCH
SW6 3.05 7.70 OMRON A6D6100 6WAY DIL SWITCH
SW7 3.90 8.30 OMRON A6D6100 6WAY DIL SWITCH
SW8 3.90 7.20 OMRON A6D8100 8WAY DIL SWITCH
SW9 5.42 2.23 OMRON A6D8100 8WAY DIL SWITCH
U1 0.75 8.55 TI SN74123N DUAL MONOSTABLE
U2 0.82 7.60 TI SN74123N DUAL MONOSTABLE
U3 0.95 6.47 MOTOROLA MC10H125P QUAD ECL TO TTL TRANSLATOR
U4 0.95 5.53 MOTOROLA MC10H125P QUAD ECL TO TTL TRANSLATOR
U5 0.95 4.05 MOTOROLA MC10H124P QUAD TTL TO ECL TRANSLATOR
U6 1.18 8.55 TI SN74123N DUAL MONOSTABLE
U7 1.25 7.65 PHILIPS N74F14N HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTERS
U8 1.38 6.47 EUROQUARTZ SPG8640AN PROGRAMMABLE CRYSTAL OSCILLATOR
U9 1.38 5.53 EUROQUARTZ SPG8640AN PROGRAMMABLE CRYSTAL OSCILLATOR
U10 1.73 7.80 ECM GBS-204-80.16-C 80.16MHZ CRYSTAL CLOCK OSCILLATOR
U11 1.80 8.55 TI SN74S124N DUAL VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATOR
U12 1.80 7.10 TI SN74F74N DUAL D-TYPE POSITIVE-EDGE TRIGGER FLIP-FLOPS
U13 1.80 4.42 EUROQUARTZ SPG8640AN PROGRAMMABLE CRYSTAL OSCILLATOR
U14 2.08 8.90 DATA DELAY DEVICES PDU-16F-.5 6 BIT PROGRAMMABLE DELAY UNIT, TTL 0.5NS STEPS
U15 2.08 7.60 DATA DELAY DEVICES PDU-16F-.5 6 BIT PROGRAMMABLE DELAY UNIT, TTL 0.5NS STEPS
U16 2.08 6.30 DATA DELAY DEVICES PDU-16F-.5 6 BIT PROGRAMMABLE DELAY UNIT, TTL 0.5NS STEPS
U17 2.23 4.53 PHILIPS N74F541N OCTAL BUFFERS, 3-STATE OUTPUTS
U18 2.23 3.48 MOTOROLA MC10H125P QUAD ECL TO TTL TRANSLATOR
U19 2.23 2.30 MOTOROLA MC10H124P QUAD TTL TO ECL TRANSLATOR

Ref Des

*=Underside

Comp Posn (Origin) X Y Manufacturer & Part No or Supplier's Name & Part No

Part Description

PARTS LIST for: PC3124M OM Job No:

July 24, 1998 Page 6 of 9

*R59 5.17 4.65 FARNELL 613-058 470R SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R60 5.17 4.05 FARNELL 613-058 470R SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R61 5.17 4.75 FARNELL 613-058 470R SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R62 2.23 6.20 FARNELL 613-095 1K0 SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R63 2.23 6.10 FARNELL 613-095 1K0 SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R64 2.23 6.00 FARNELL 613-095 1K0 SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R65 2.23 5.40 FARNELL 613-095 1K0 SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R66 2.23 5.30 FARNELL 613-095 1K0 SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R67 2.23 5.20 FARNELL 613-095 1K0 SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R68 2.17 3.68 FARNELL 612-972 100R SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R69 2.17 3.28 FARNELL 612-972 100R SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R70 2.27 3.28 FARNELL 612-972 100R SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R71 2.27 3.68 FARNELL 612-972 100R SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R72 3.48 8.80 FARNELL 613-095 1K0 SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R73 2.23 7.50 FARNELL 613-095 1K0 SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R74 3.48 8.70 FARNELL 613-095 1K0 SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R75 2.23 7.40 FARNELL 613-095 1K0 SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R76 3.48 8.60 FARNELL 613-095 1K0 SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R77 2.23 7.30 FARNELL 613-095 1K0 SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R78 3.48 8.00 FARNELL 613-095 1K0 SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R79 2.23 6.70 FARNELL 613-095 1K0 SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R80 3.48 7.90 FARNELL 613-095 1K0 SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R81 2.23 6.60 FARNELL 613-095 1K0 SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R82 3.48 7.80 FARNELL 613-095 1K0 SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R83 2.23 6.50 FARNELL 613-095 1K0 SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R84 3.05 3.80 FARNELL 613-174 4.7K SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R85 3.05 3.70 FARNELL 613-174 4.7K SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R86 3.05 3.60 FARNELL 613-174 4.7K SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R87 3.05 3.50 FARNELL 613-174 4.7K SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
RN1 0.48 7.90 FARNELL 148-969 470R, 7-COMMONED RESISTORS, 200MW
RN2 2.50 2.70 FARNELL 148-980 470R, 8-COMMONED RESISTORS, 200MW

Ref Des

*=Underside

Comp Posn (Origin) X Y Manufacturer & Part No or Supplier's Name & Part No

Part Description

PARTS LIST for: PC3124M OM Job No:

July 24, 1998 Page 5 of 9

*R28 3.48 6.45 FARNELL 613-095 1K0 SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R29 2.65 7.17 FARNELL 613-095 1K0 SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R30 3.48 6.55 FARNELL 613-095 1K0 SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R31 2.65 7.08 FARNELL 613-095 1K0 SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
R32 0.42 5.67 FARNELL 613-058 470R SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
R33 0.42 5.46 FARNELL 613-058 470R SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
R34 0.42 5.29 FARNELL 613-058 470R SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
R35 0.42 4.51 FARNELL 613-095 1K0 SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
R36 0.42 4.34 FARNELL 612-996 150R SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
R37 0.42 4.14 FARNELL 613-095 1K0 SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
R38 0.42 3.96 FARNELL 612-996 150R SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
R39 0.42 3.77 FARNELL 613-095 1K0 SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R40 0.95 4.40 FARNELL 613-058 470R SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R41 0.95 4.30 FARNELL 613-058 470R SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R42 0.95 4.20 FARNELL 613-058 470R SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
R43 0.42 3.59 FARNELL 612-996 150R SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
R44 0.62 4.60 FARNELL 613-058 470R SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
R45 0.62 4.23 FARNELL 613-058 470R SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
R46 0.63 3.85 FARNELL 613-058 470R SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
R47 0.70 5.34 FARNELL 612-972 100R SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R48 2.23 8.80 FARNELL 613-095 1K0 SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R49 2.23 8.70 FARNELL 613-095 1K0 SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R50 2.23 8.60 FARNELL 613-095 1K0 SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R51 2.23 8.00 FARNELL 613-095 1K0 SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R52 2.23 7.90 FARNELL 613-095 1K0 SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R53 2.23 7.80 FARNELL 613-095 1K0 SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R54 5.17 4.35 FARNELL 613-058 470R SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R55 5.17 4.45 FARNELL 613-058 470R SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R56 5.17 4.25 FARNELL 613-058 470R SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R57 5.17 4.55 FARNELL 613-058 470R SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R58 5.17 4.15 FARNELL 613-058 470R SMD RESISTOR, 0.1W, 0805

Ref Des

*=Underside

Comp Posn (Origin) X Y Manufacturer & Part No or Supplier's Name & Part No

Part Description

PARTS LIST for: PC3124M OM Job No:

July 24, 1998 Page 4 of 9

Q5 0.60 5.33 FARNELL 358-010 GENERAL PURPOSE SWITCHING NPN TRANSISTOR
Q6 0.60 4.38 FARNELL 358-848 HIGH SPEED SWITCHING PNP TRANSISTOR
Q7 0.60 4.00 FARNELL 358-848 HIGH SPEED SWITCHING PNP TRANSISTOR
Q8 0.60 3.62 FARNELL 358-848 HIGH SPEED SWITCHING PNP TRANSISTOR
*R1 0.75 8.80 FARNELL 613-290 47K SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R2 0.75 8.30 FARNELL 613-290 47K SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
R3 0.42 6.96 FARNELL 613-058 470R SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
R4 0.42 6.79 FARNELL 613-058 470R SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
R5 0.42 6.58 FARNELL 613-058 470R SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
R6 0.42 6.42 FARNELL 613-058 470R SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
R7 0.42 6.21 FARNELL 613-058 470R SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
R8 0.42 6.04 FARNELL 613-058 470R SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R9 3.06 5.12 FARNELL 613-095 1K0 SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R10 3.48 5.22 FARNELL 613-095 1K0 SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R11 0.82 7.85 FARNELL 613-290 47K SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R12 0.82 7.35 FARNELL 613-290 47K SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R13 3.48 5.55 FARNELL 613-095 1K0 SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R14 2.65 8.07 FARNELL 613-095 1K0 SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R15 1.18 8.80 FARNELL 613-290 47K SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R16 1.18 8.30 FARNELL 613-290 47K SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R17 0.51 7.39 FARNELL 612-972 100R SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R18 0.75 7.05 FARNELL 613-216 10K SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R19 1.25 7.75 FARNELL 613-095 1K0 SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R20 3.48 5.65 FARNELL 613-095 1K0 SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R21 2.65 7.97 FARNELL 613-095 1K0 SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
R22 0.42 5.83 FARNELL 613-058 470R SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R23 0.50 7.80 FARNELL 613-058 470R SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R24 3.48 5.75 FARNELL 613-095 1K0 SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R25 2.65 7.88 FARNELL 613-095 1K0 SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R26 3.48 6.35 FARNELL 613-095 1K0 SMD RESISTOR, 0.1W, 0805
*R27 2.65 7.28 FARNELL 613-095 1K0 SMD RESISTOR, 0.1W, 0805

Ref Des

*=Underside

Comp Posn (Origin) X Y Manufacturer & Part No or Supplier's Name & Part No

Part Description

PARTS LIST for: PC3124M OM Job No:

July 24, 1998 Page 3 of 9

J1 6.09 8.77 RAL STORES 61/00820 96WAY RT-ANG VERO PLUG 905-72178F
J2 6.09 3.52 RAL STORES 61/00820 96WAY RT-ANG VERO PLUG 905-72178F
J3 0.20 6.88 LEMO EPC.00.250.DTM LEMO RT-ANGLE SOCKET SIZE 00, PCB MOUNT
J4 0.20 6.50 LEMO EPC.00.250.DTM LEMO RT-ANGLE SOCKET SIZE 00, PCB MOUNT
J5 0.20 6.12 LEMO EPC.00.250.DTM LEMO RT-ANGLE SOCKET SIZE 00, PCB MOUNT
J6 0.20 5.75 LEMO EPC.00.250.DTM LEMO RT-ANGLE SOCKET SIZE 00, PCB MOUNT
J7 0.20 5.38 LEMO EPC.00.250.DTM LEMO RT-ANGLE SOCKET SIZE 00, PCB MOUNT
J8 0.20 4.42 LEMO EPC.00.250.DTM LEMO RT-ANGLE SOCKET SIZE 00, PCB MOUNT
J9 0.20 4.05 LEMO EPC.00.250.DTM LEMO RT-ANGLE SOCKET SIZE 00, PCB MOUNT
J10 0.20 3.67 LEMO EPC.00.250.DTM LEMO RT-ANGLE SOCKET SIZE 00, PCB MOUNT
J11 0.40 4.95 LEMO EPG.302.HLN LEMO SOCKET, 2 FEMALE PCB MOUNT
J12 0.28 2.55 3M 3793-5302 10WAY RT-ANG IDC HEADER, CLASS II
J13 0.28 1.12 3M 3793-5302 10WAY RT-ANG IDC HEADER, CLASS II
J14 1.93 2.55 3M 3793-5302 10WAY RT-ANG IDC HEADER, CLASS II
J15 1.93 1.12 3M 3793-5302 10WAY RT-ANG IDC HEADER, CLASS II
J16 3.12 2.10 3M 2510-6002 10WAY VERTICAL IDC HEADER, CLASS II
JAUX 6.09 5.04 ERNI(STUC3) 30-M-ABC 30WAY RT-ANG PCB PLUG
LK1 3.06 8.90 COMATEL 3000500 2 PIN 0.6 INCH PITCH JUMPER
LK2 1.38 4.30 COMATEL 3000500 2 PIN 0.6 INCH PITCH JUMPER
LK3 3.52 2.52 COMATEL 3000500 2 PIN 0.6 INCH PITCH JUMPER
PL1 5.75 3.40 HARWIN M20-999 02 05 HARWIN STRAIGHT 2 PIN HEADER
PL2 5.75 3.15 HARWIN M20-999 02 05 HARWIN STRAIGHT 2 PIN HEADER
PL3 5.75 2.90 HARWIN M20-999 02 05 HARWIN STRAIGHT 2 PIN HEADER
PL4 5.75 2.65 HARWIN M20-999 02 05 HARWIN STRAIGHT 2 PIN HEADER
PL5 5.75 2.42 HARWIN M20-999 02 05 HARWIN STRAIGHT 2 PIN HEADER
PL6 5.75 1.93 HARWIN M20-999 02 05 HARWIN STRAIGHT 2 PIN HEADER
PL7 5.75 1.68 HARWIN M20-999 02 05 HARWIN STRAIGHT 2 PIN HEADER
Q1 0.60 6.80 FARNELL 358-010 GENERAL PURPOSE SWITCHING NPN TRANSISTOR
Q2 0.60 6.45 FARNELL 358-010 GENERAL PURPOSE SWITCHING NPN TRANSISTOR
Q3 0.60 6.08 FARNELL 358-010 GENERAL PURPOSE SWITCHING NPN TRANSISTOR
Q4 0.60 5.70 FARNELL 358-010 GENERAL PURPOSE SWITCHING NPN TRANSISTOR

Ref Des

*=Underside

Comp Posn (Origin) X Y Manufacturer & Part No or Supplier's Name & Part No

Part Description

PARTS LIST for: PC3124M OM Job No:

July 24, 1998 Page 2 of 9

*C28 2.23 3.12 AVX-KYOCERA CM21X7R104K25VAT 100NF SMD CAPACITOR, 0805
*C29 2.23 1.95 AVX-KYOCERA CM21X7R104K25VAT 100NF SMD CAPACITOR, 0805
*C30 2.23 0.93 AVX-KYOCERA CM21X7R104K25VAT 100NF SMD CAPACITOR, 0805
*C31 2.83 0.97 AVX-KYOCERA CM21X7R104K25VAT 100NF SMD CAPACITOR, 0805
C32 0.79 4.60 AVX-KYOCERA CM21X7R104K25VAT 100NF SMD CAPACITOR, 0805
C33 4.08 3.15 FARNELL 912-967 1000UF 16V AXIAL ELECTROLYTIC
*C34 2.92 2.35 AVX-KYOCERA CM21X7R474K16VAT 470NF SMD CAPACITOR, 0805
*C35 3.19 1.57 AVX-KYOCERA CM21X7R104K25VAT 100NF SMD CAPACITOR, 0805
*C36 3.19 0.38 AVX-KYOCERA CM21X7R104K25VAT 100NF SMD CAPACITOR, 0805
*C37 3.65 1.57 AVX-KYOCERA CM21X7R104K25VAT 100NF SMD CAPACITOR, 0805
*C38 3.65 0.38 AVX-KYOCERA CM21X7R104K25VAT 100NF SMD CAPACITOR, 0805
*C39 4.02 0.97 AVX-KYOCERA CM21X7R104K25VAT 100NF SMD CAPACITOR, 0805
*C40 4.29 2.16 AVX-KYOCERA CM21X7R104K25VAT 100NF SMD CAPACITOR, 0805
*C41 4.47 2.50 AVX-KYOCERA CM21X7R104K25VAT 100NF SMD CAPACITOR, 0805
*C42 4.47 1.85 AVX-KYOCERA CM21X7R104K25VAT 100NF SMD CAPACITOR, 0805
*C43 4.59 0.81 AVX-KYOCERA CM21X7R104K25VAT 100NF SMD CAPACITOR, 0805
*C44 4.71 2.19 AVX-KYOCERA CM21X7R104K25VAT 100NF SMD CAPACITOR, 0805
*C45 4.78 1.16 AVX-KYOCERA CM21X7R104K25VAT 100NF SMD CAPACITOR, 0805
*C46 4.78 0.51 AVX-KYOCERA CM21X7R104K25VAT 100NF SMD CAPACITOR, 0805
*C47 5.00 0.85 AVX-KYOCERA CM21X7R104K25VAT 100NF SMD CAPACITOR, 0805
*C48 3.05 3.30 AVX-KYOCERA CM21X7R104K25VAT 100NF SMD CAPACITOR, 0805
*C49 5.17 3.95 AVX-KYOCERA CM21X7R104K25VAT 100NF SMD CAPACITOR, 0805
C50 4.97 2.54 AVX-KYOCERA CM21X7R104K25VAT 100NF SMD CAPACITOR, 0805
C51 5.37 3.15 FARNELL 920-460 470UF 16V ELECTROLYTIC
D1 0.95 7.05 FARNELL 368-106 1N4148PS, SMALL SIGNAL DIODE
DS1 0.33 8.50 SCHROFF 69004-290 BI-LEVEL LOW CURRENT RED/YELLOW 3.2MM LED
DS2 0.33 8.28 SCHROFF 69004-286 BI-LEVEL LOW CURRENT RED/RED 3.2MM LED
DS3 0.33 8.05 SCHROFF 69004-291 BI-LEVEL LOW CURRENT YELLOW/GREEN 3.2MM LED
DS4 0.33 7.83 SCHROFF 69004-287 BI-LEVEL LOW CURRENT GREEN/GREEN 3.2MM LED
FS1 5.60 3.45 FARNELL 752-710 15A WIRE ENDED FUSE
FS2 5.60 2.85 FARNELL 529-308 10A WIRE ENDED FUSE

Ref Des

*=Underside

Comp Posn (Origin) X Y Manufacturer & Part No or Supplier's Name & Part No

Part Description

PARTS LIST for: PC3124M OM Job No:

July 24, 1998 Page 1 of 9

Engineer PC Issue Circuit Issue Cost Centre Checked & Approved (Signed & dated) M.POSTRANECKY 1 A

Ref Des

*=Underside

Comp Posn (Origin) X Y Manufacturer & Part No or Supplier's Name & Part No

Part Description

*C1 3.48 5.85 AVX-KYOCERA CM21X7R104K25VAT 100NF SMD CAPACITOR, 0805
*C2 2.65 7.38 AVX-KYOCERA CM21X7R104K25VAT 100NF SMD CAPACITOR, 0805
*C3 2.23 6.80 AVX-KYOCERA CM21X7R104K25VAT 100NF SMD CAPACITOR, 0805
*C4 1.88 7.83 AVX-KYOCERA CM21X7R104K25VAT 100NF SMD CAPACITOR, 0805
C5 0.43 8.88 AVX-KYOCERA TAJB475K016R 4.7UF SMD 16V CAPACITOR, CASE SIZE B
C6 0.43 8.74 AVX-KYOCERA TAJB475K016R 4.7UF SMD 16V CAPACITOR, CASE SIZE B
C7 0.53 7.78 AVX-KYOCERA TAJB475K016R 4.7UF SMD 16V CAPACITOR, CASE SIZE B
*C8 5.30 3.45 AVX-KYOCERA CM21X7R104K25VAT 100NF SMD CAPACITOR, 0805
*C9 1.75 7.95 PANASONIC ECHU1H101GB5 100PF SMD CAPACITOR, 0805
*C10 1.76 8.55 AVX-KYOCERA 08055C473KAT00J 47NF SMD CAPACITOR, 0805
C11 0.53 7.65 AVX-KYOCERA TAJB475K016R 4.7UF SMD 16V CAPACITOR, CASE SIZE B
*C12 1.80 8.90 AVX-KYOCERA CM21X7R104K25VAT 100NF SMD CAPACITOR, 0805
C13 0.51 7.39 AVX-KYOCERA TAJB475K016R 4.7UF SMD 16V CAPACITOR, CASE SIZE B
C14 0.57 6.31 AVX-KYOCERA CM21X7R104K25VAT 100NF SMD CAPACITOR, 0805
C15 2.62 1.64 AVX-KYOCERA CM21X7R104K25VAT 100NF SMD CAPACITOR, 0805
C16 1.25 7.10 AVX-KYOCERA TAJD476K016R 47UF SMD 16V CAPACITOR, CASE SIZE D
*C17 5.30 2.85 AVX-KYOCERA CM21X7R104K25VAT 100NF SMD CAPACITOR, 0805
*C18 2.23 8.10 AVX-KYOCERA CM21X7R104K25VAT 100NF SMD CAPACITOR, 0805
*C19 3.48 8.10 AVX-KYOCERA CM21X7R104K25VAT 100NF SMD CAPACITOR, 0805
C20 1.49 8.48 AVX-KYOCERA TAJB475K016R 4.7UF SMD 16V CAPACITOR, CASE SIZE B
C21 1.49 8.35 AVX-KYOCERA TAJB475K016R 4.7UF SMD 16V CAPACITOR, CASE SIZE B
C22 1.55 8.94 AVX-KYOCERA CM21X7R104K25VAT 100NF SMD CAPACITOR, 0805
C23 2.61 2.66 AVX-KYOCERA CM21X7R104K25VAT 100NF SMD CAPACITOR, 0805
*C24 2.23 5.50 AVX-KYOCERA CM21X7R104K25VAT 100NF SMD CAPACITOR, 0805
*C25 0.95 6.12 AVX-KYOCERA CM21X7R104K25VAT 100NF SMD CAPACITOR, 0805
*C26 0.95 5.17 AVX-KYOCERA CM21X7R104K25VAT 100NF SMD CAPACITOR, 0805
*C27 0.95 3.70 AVX-KYOCERA CM21X7R104K25VAT 100NF SMD CAPACITOR, 0805