MODULE

ROD

C + C

C + C CONTROLLER ROD CONTROLLER

MASTER ROD CONTROLLER

MASTER C + C CONTROLLER and TTC INTERFACE

ATLAS TTC

LHC TTC

TOTAL 4088 MODULES

TOTAL UP TO 64 C + C CARDS

TOTAL UP TO 36 VME CRATES

VME CRATE

2 DATA FIBRES per MODULE

1 C+ C FIBRE per MODULE

CLOCK & CONTROL FOR ATLAS - SCT MODULES

MP/TJF UCL 25 Mar. 1998