ATLAS - SCT "TIM" SCHEMATICS 2 : INTERFACES MP/TJF UCL 11 SEP 99

8 x 8 mapping

8 x F/F 8

L1A BCR ECR CAL FER SPARE

DL4

TTC0 TTC1 TTC2 TTC3 TTC4 TTC6 TTC7 TTC8

8 x TTC OUTPUTS ON J3 16 x CLOCK OUTPUTS ON J3

8 ECL OUT

TRIGOUT CLOCKOUT

8 x SEQUENCER OUTPUTS

SERIALISER SERIALISER

PARALLEL BUFFER

PARALLEL BUFFER

TT

ID

ENTTC Reg.

BC CLK L1A BCR ECR CAL FER SPARE 8

TTCrx

TTC INTERFACE TTC

INPUT

24 12 10 L1ID BCID TTYPE

24 12 10

24

12 24

12

10 10 3 3

SAL1ID

SABCID

SATTYPE

SAECR2 SABCR2

16 x PECL BUFFERS