ATLAS - SCT "TIM" SCHEMATICS 3 : STAND ALONE ID & SEQUENCER

MP/TJF UCL 11 SEP 99

8

8 x SEQUENCER OUTPUT

READ / WRITE ACCESS FROM VME

ENSA Reg.

SLOAD

CLKOUT

VME ADDRESS BUS

16 BIT COUNTER

0 1 2 3 4 5 6 7

8 x 32 k RAM 15

15 15

16

2

16 16

1

16

CLK ROD BUSY MODULE

VME ROD CRATE BUSY OUT

ROD BUSY 7 - 21

16 x BUSY INPUTS FROM J3

16

16

16 3

10 10

12 12

24 24

CLKOUT SABRC1

SAL1ID

24 - bit COUNTER

SABCID

12 - bit COUNTER

TTYPE

10 - bit COUNTER

ROD BUSY MASK Reg.

ENSEQ Reg.

OE WREN

ADDRESS

SAECR2

SABCR2 SAL1ID

SABCID SATTYPE

24 12 10

24

12

10

TRIGOUT SAECR1

READ / WRITE ACCESS FROM VME

EN