Timing Flow of SCT TTC Signals

TTC Signals L1A BCR ECR CAL BC TTCvi delay registers

TTCrx fine delay registers

TTCrx coarse delay registers (0-15 BCs)

Timing of setup and hold for ROD

Clock fanout TIM fine delay

TIM fine delay settings TIM trigger delay register

TIM command generator

synchronise to clock TDC Clock

L1A BCR ECR CAL TTC bus

Local signals External trigger

4/8/99 7/9/99

JBL/TJF UCL

Clock outputs