TIM Functional Model^{JBL/TJF}_{UCL}^{7/8/99}_{7/9/99}

TTCrx TTC interface

TTC input

External Trigger Input

L1ID BCID TYPE L1ID BCID TYPE

Internal Timing, Trigger and Control generator

VME commands

VME download

Event queue and serialiser

Backplane mapping TTC sequencer 8

Serial ID

Serial TT FER spare

BUSY masked OR ROD Crate Busy

8

8 16

BC

CLK BC L1A BCR ECR CAL FER spare

ROD Busys 16

L1A BCR ECR CAL

BC clocks TTC bus

CLK