POWER ON

"SWITCH ON" RESET

YES NO

NO

YES

YES

NO

slaves busy on?

slaves error on?

has slaves error ended?

wait for FLT

generate "NOT RESET"

BUSY ON

BUSY ON

BUSY OFF

ZEUS MVD C & C MASTER

MP/TJF, HEP - UCL 18/02/000

GFLT CONTROL LOCAL CONTROL

LOCAL MODE BUSY ON

RESET

GFLT MODE

Overall "BUSY to GFLT "ERROR (Reset Request) from ADCs via C + C SLAVES "NOT RESET" to HELIX interface