DIMENSION TO BE 261.9mm

CCLRC

OX11 0QX

CONTACT: DAN BECKETT TEL:01235 44 6634 FAX:01235 44 6797

LETTERING MASTER FOR

PC3183M FRONT PANEL

A3-TE-0103-016-02-A

UCL HELIX DRIVER

+5V CLK ACK

OUT A1,2

OUT B1,2

OUT C1,2

LVDS

INPUTS

RAL 2046

+5V CLK ACK