DIMENSION TO BE 261.9mm

CCLRC

OX11 0QX

CONTACT: DAN BECKETT TEL:01235 44 6635 FAX:01235 44 6797

LETTERING MASTER FOR

PC3186M FRONT PANEL

A3-TE-0103-020-02-A

VCC

3 + 4

O U T

1 + 2

I N

5 + 6

7 + 8

O U T