ORDERING LIST for: PC3186M OM Job No:

November 10, 2000 Page 1 of 1

Engineer Designer PC Issue Circuit Issue Qty Cost Centre

Checked & Approved (Signed & dated) G.NIXON D.J.BECKETT PROVISIONAL PROVISIONAL

Comp Ref Manufacturer & Part No or Supplier's Name & Part No

Part Description

Board Qty Total Qty Qty Ordered

Purchase Order No

Order Date

Supplier

Goods In Comments

- PC3186M/1 PC BOARD 1 -
C1-9 C11 AVX-KYOCERA
                     CM21X7R104K25VAT

                                                   100nF SMD Capacitor, 0805 10 Available from FARNELL 499-687

C10 Farnell 912-967 1000uF 16V Axial Electrolytic 1 -
DS1 Schroff 69004-264 Low Current Red 3.2mm LED 1 -
FS1 Farnell 319-326 5A Wire Ended Fuse 1 -
J1 RAL Stores 61/00820 96way Rt-Ang Vero Plug 905-72178F 1 -
PL1 PL2 PL4 PL5 3M 3793-D303 10-Pin Condo double-header, PCB RT-ANG 4 -
PL3 3M 3793-5602 10way Rt-Ang IDC Header, Class II 1 Available from Farnell 439-915
R1-4 Farnell 911-732 100R SMD Resistor, 0.1W, 0805 4 -
R5 Farnell 613-058 470R SMD Resistor, 0.1W, 0805 1 -
U1-8 NSC DS90C031TM LVDS Quad CMOS Differential line Driver 8 -
U9 NSC DS90C032TM LVDS Quad CMOS Differential line Receiver 1 -
- ELECTROSPEED 953-236016G KM6-II TYPE C FRONT PANEL 6UX4HP 1 SEE DRAWING A3-TE-0103-020-01-* FOR HOLE DETAILS
- ELECTROSPEED 173-44767C METAL FIXING BRACKETS (PK OF 10) 1 2 BRACKETS REQUIRED PER BOARD