Next

Play

Stop

Waveform View

FFT View

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

Time (ns)

0 20 40 60

-4000

-2000 0 2000

4000

1 2 3 4 5 6 7 8 1

9

17

25

33

41

49

57

Mem. Addr. 0 -- 0xfe0 Mem. Addr. 1 -- 0xfe0 Mem. Addr. 2 -- 0xfe0 Mem. Addr. 3 -- 0xfe0

Row -- 7,7,7,7 Col -- 30,30,30,30 HITBIT -- 0,0,0,0 Thresh -- 1639,0,0,0

ROVDD -- 2.50,2.50,2.50,2.50 Scaler0 -- 0.00,0.00,0.00,0.00 Scaler1 -- 0.00,0.00,0.00,0.00 Scaler2 -- 0.6,0.6,0.6,0.6

FB -- 0xe,0xe,0xe,0xe WB -- 1000,1000,1000,1000 EnPed -- 0,0,0,0 Term -- 7,7,7,7

Temp - 25.7,47.3,27.3,27.4C Sign -- 0,0,0,0 PedRowAddr -- 0,0,0,0 PedColAddr -- 0,0,0,0