sensitivity eν→_μν MINOS sensitivity

MINOS

2|_{e3} |U 10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

) ^2 (eV 23|^2 mΔ|

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

EXCLUDED (90% C.L.)

ALLOWED (90% C.L.)

2|_{3τ}

= |U

2|_{3μ}

, |U 2 >m 3 |, m 2 12 mΔ |>>| 2 23 mΔ 3-generation model, | (1998) τν→_μν Super-K atmospheric (1999) xν→_eν CHOOZ xν→_eν KAMLand 90% C.L. limit eν→_μν MINOS 10 kt-yr