Single Diffractive, Edge gaps

Diffractive, Edge gaps

MinBias, Edge gaps 10^{−5}

10^{−4}

10^{−3}

10^{−2}

10^{−1}1Plus Side - Total Transverse Energy Deposition

1/N, dN/dE_T [GeV^{−1}]051015202530354005101520 ∑ E^{plus}_T [GeV]