Diffractive, Edge gap bigger than 3

Diffractive, Central gap bigger than 3

Diffractive, All gaps bigger than 3 10^{−3}

10^{−2}

10^{−1}Plus Side - Total Energy Deposition

1/N, dN/dE [GeV^{−1}]05010015020025030005101520 ∑ E_{plus} [GeV]