Pythia6, Double Diffractive, Central gaps

Pythia6, Diffractive, Central gaps

Pythia6, MinBias, Central gaps 10^{−2}

10^{−1}Plus Side - Particle Multiplicity

1/N, dN/dN^{particle}_{plus} 05101505101520

N^{particle}

plus