MC (ND)

MC (ND-gap1)

MC (ND-gap2)

MC (ND-gap3)

MC (MinBias-gap2)

MC (SD-gap2)

MC (DD-gap2) 10^{−4}

10^{−3}

10^{−2}

10^{−1}Plus Side - Tower Multiplicity

1/N, dN/dN0102030400.60.811.21.4N

MC/data