MC (P6SECONDLRGedgeSingleDiff200MeV)

MC (P6SECONDLRGedgeMinBias200MeV)

MC (SECONDLRGedgeSingleDiff200MeV)

MC (SECONDLRGedgeMinBias200MeV) 10^{−4}

10^{−3}

10^{−2}

10^{−1}Plus Side - Particle Multiplicity

1/N, dN/dN^{particle}_{plus} 0510150.60.811.21.4

N^{particle}

plus

MC/data