MC (SECONDLRGedgeMinBias100MeV)

MC (SECONDLRGedgeSingleDiff200MeV)

MC (SECONDLRGedgeNonDiff200MeV)

MC (SECONDLRGedgeMinBias200MeV)

MC (SECONDLRGedgeDiff200MeV)

MC (SECONDLRGedgeSingleDiff500MeV) 10^{−4}

10^{−3}

10^{−2}Minus Side - Total Energy Deposition

1/N, dN/dE [GeV^{−1}]501001502002500.60.811.21.4 ∑ E_{minus} [GeV]

MC/data