MC (SECONDLRGedgeMinBias100MeV)

MC (SECONDLRGedgeSingleDiff200MeV)

MC (SECONDLRGedgeNonDiff200MeV)

MC (SECONDLRGedgeMinBias200MeV)

MC (SECONDLRGedgeDiff200MeV)

MC (SECONDLRGedgeSingleDiff500MeV) 10^{−2}

10^{−1}110^110^210^3 dσ/dξ00.20.40.60.810.60.811.21.4ξ

MC/data